EPUB-Informationen

Bezeichnung:

4064

Stand/Datum des Downloads:

16.09.2021

Satzung des
Evangelischen Gemeindeverbandes Lüdenscheid

Vom 15. Oktober 2008

(KABl. 2008 S. 343)

§ 1
Körperschaftsstatus

Der Evangelische Gemeindeverband Lüdenscheid ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

§ 2
Rechte und Aufgaben

1 Eine Verbandsvertretung wird nicht gebildet. 2 Die Rechte und Aufgaben des Verbandes werden vom Verbandsvorstand wahrgenommen.

§ 3
Verbandsvorstand

( 1 ) Der Verbandsvorstand besteht aus neun Vertreterinnen oder Vertretern der Verbandsmitglieder.

( 2 ) Die Verbandsmitglieder entsenden in den Vorstand (§ 7 Absatz 1 Buchstabe b VerbG[1]) oder schlagen dem Verbandsvorstand zur Berufung in den Vorstand (§ 7 Absatz 1Buchstabe c VerbG[2]) vor:

Ev. Christus-Kirchengemeinde Lüdenscheid

drei Vertreterinnen oder Vertreter

Ev. Johannes-Kirchengemeinde Lüdenscheid

eine Vertreterin oder ein Vertreter

Ev. Kreuz-Kirchengemeinde Lüdenscheid

zwei Vertreterinnen oder Vertreter

Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Lüdenscheid

drei Vertreterinnen oder Vertreter

( 3 ) Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter der Verbandsgemeinden im Verbandsvorstand soll eine Stellvertretung bestellt oder zur Berufung durch den Verbandsvorstand vorgeschlagen werden.

( 4 ) Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer soll die Zahl der übrigen Mitglieder nicht übersteigen.

( 5 ) 1 Die Vorstandsmitglieder werden von den Presbyterien der Verbandmitglieder spätestens sechs Wochen nach der jeweiligen Wahl der Presbyterien in den Verbandsvorstand entsandt. 2 Wiederwahl ist zulässig.

( 6 ) Scheidet ein Vorstandsmitglied oder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter aus, so ist von der jeweiligen Kirchengemeinde für den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied zu entsenden oder dem Vorstand zur Berufung vorzuschlagen.

( 7 ) 1 Die Superintendentin oder der Superintendent, die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer und die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer sowie die Sachgebietsleiterinnen oder Sachgebietsleiter des Ev. Kreiskirchenamtes Iserlohn-Lüdenscheid können mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verbandsvorstandes teilnehmen. 2 Die Superintendentin oder der Superintendent, die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer und die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer sowie die Sachgebietsleiterinnen oder Sachgebietsleiter des Ev. Kreiskirchenamtes Iserlohn-Lüdenscheid sind berechtigt Anträge zu stellen.

( 8 ) Die Amtszeit des Verbandsvorstandes beträgt vier Jahre.

( 9 ) 1 Der Verbandsvorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2 Die Amtszeit endet mit der Neuwahl. 3 Wiederwahl ist zulässig.

( 10 ) 1 Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen des satzungsgemäßen Mitgliederbestandes erhält. 2 Es ist schriftlich zu wählen, wenn ein Mitglied dies verlangt.

§ 4
Leitung des Verbands

( 1 ) 1 Der Verbandsvorstand wird nach Bedarf, mindestens zweimal im Jahr, von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden einberufen. 2 Er ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen einzuberufen, wenn ein Drittel seiner Mitglieder, eine Verbandsgemeinde, der Kreissynodalvorstand, das Landeskirchenamt oder die Geschäftsführung des Ev. Kreiskirchenamts Iserlohn-Lüdenscheid es verlangt.

( 2 ) 1 Die Einladung erfolgt schriftlich. 2 Dabei sind die Gegenstände der Verhandlung anzugeben.

( 3 ) Zwischen Einladung und Sitzung muss eine Frist von mindestens einer Woche liegen.

( 4 ) 1 Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des satzungsgemäßen Mitgliederbestandes anwesend ist. 2 Ist eine Sitzung nicht beschlussfähig, ist dies im Protokoll zu vermerken.

( 5 ) 1 In dringenden Fällen kann die oder der Vorsitzende den Verbandsvorstand ohne Einhaltung der Frist einberufen. 2 Die Sitzung ist nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des satzungsgemäßen Mitgliederbestandes erschienen ist und sich damit einverstanden erklärt, dass die Frist nicht eingehalten wurde.

( 6 ) Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlungen des Vorstandes und sorgt für die Ausführung der Beschlüsse.

( 7 ) Die Protokolle der Verhandlungen des Verbandsvorstandes sind den Verbandsmitgliedern und dem Ev. Kreiskirchenamt Iserlohn-Lüdenscheid zur Kenntnis zu geben.

( 8 ) 1 Artikel 71 Absatz 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen[3] findet entsprechende Anwendung. 2 An die Stelle der oder des Presbyteriumsvorsitzenden tritt hier die oder der Vorsitzende des Vorstands; an die Stelle der zuständigen Kirchmeisterin oder des zuständigen Kirchmeisters tritt hier die oder der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands.

§ 5
Verwaltung

Verwaltungsaufgaben werden im Ev. Kreiskirchenamt Iserlohn-Lüdenscheid erledigt.

§ 6
Schlichtung

1 Bei Streitigkeiten zwischen Verbandsmitgliedern und dem Verbandsvorstand aus dem Verbandsverhältnis, die nicht durch Verhandlungen ausgeräumt werden können, entscheidet auf Antrag das Landeskirchenamt. 2 Die Entscheidung des Landeskirchenamtes ist endgültig.

§ 7
Andere Bestimmungen

Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, finden die Bestimmungen der Kirchenordnung[4], des Verbandsgesetzes, anderer Kirchengesetze und Verwaltungsvorschriften der Evangelischen Kirche von Westfalen Anwendung.

§ 8
Satzungsänderungen

1 Eine Änderung der Verbandssatzung ist angenommen, wenn zwei Drittel der satzungsmäßigen Mitglieder des Verbandsvorstandes zugestimmt haben. 2 Diese Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung.

§ 9
Inkrafttreten[5]

1 Die neue Verbandssatzung tritt nach Genehmigung durch das Landeskirchenamt und Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2011. 2 Die bisherige Verbandssatzung vom 19. Januar 1977 (KABl 1977, Seite 70) tritt gleichzeitig außer Kraft.

[1]

Nr. 60

[2]

Nr. 60

[3]

Nr. 1

[4]

Nr. 1

[5]

Die Befristung wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2012 aufgehoben (KABl. 2012 S. 35).